nb-no	Polyuri
en-us	Polyuria

nb-no	orddefault

nb-no	Feedback

nb-no	Mer spesifikk behandling for polyuri kunne være amilorid-behandling. Amilorid blokkerer epiteliale Na-kanaler i distale tubuli/samlerør. Siden Litium bruker de samme kanalene for å nå inn i cellene vil Amilorid hindre at litium når inn i cellene og forårsaker endret effekt av ADH. Tiaziddiuretika med resulterende hypovolemi kan også redusere polyuri ved at det blir økt vann og natriumreabsorbsjon proksimalt, og vil kunne være nyttig i kombinasjon med amilorid, men vil kunne bidra til å øke Li-konsentrasjon siden dette følger Na-opptaket. Elektrolytter og Li-speil må da følges hyppig.(Les mer om diuretikas virkemåte)
en-us	More specific treatment for polyuria could involve amiloride-treatment. Amiloride blocks epithelial Na-channels in the distal tubules/collecting ducts. Since Lithium accesses the same channels to enter the tubule cells, Amiloride prevents the lithium entry and causes an altered effect of ADH.Tiazide diuretics with resultant hypovolemia can also reduce polyuria via increased water- and natrium-reabsorption in proximal segments, and can successfully be used in combination with amiloride, but can contribute to increased Li-concentration since this follows Na-uptake. Electrolytes and Li-trace must therefore be frequently monitored.(Les mer om diuretikas virkemåte)