nb-no	AkuttTIN
en-us	Acute_TIN

nb-no	orddefault

nb-no	Feedback

nb-no	Ved anuriske tilstander vil konsentrasjonsgradienten i medulla gradvis vaskes ut. Når diuresen kommer i gang igjen vil nyren ha svekket evne til å konsentrere urinen og dermed til å holde vann tilbake i organismen (les mer om konsentreringsmekanismer). Urinen vil derfor utskilles fortynnet og pasienten kan raskt bli dehydrert og i verste fall redusert nyregjennomblødning som ytterligere kan forverre nyrefunksjonen. Det er derfor viktig å følge væskebalansen i recovery fasen av en akutt nyresvikt for å kunne erstatte overdrevent væsketap og unngå ny nyreskade på grunn av redusert nyregjennomblødning som en følge av dehydrering.
en-us	In anuric conditions the concentration gradient in the medulla is gradually washed out. When diuresis recommences, the kidney will have a reduced ability to concentrate the urine and thereby retain water in the body. (read more about concentration mechanisms). The urine excreted is therefore dilute and the patient is rapidly dehydrated and in the worst case reduced renal perfusion can further worsen kidney function. It is therefore important to monitor fluid balance in the recovery phase of an acute kidney failure in order to replace excessive water loss and to avoid kidney damage due to reduced renal perfusion consequent to dehydration.